\CAPTION{A}%
\CAPTION{B}%
\KEYWORDINDEX{biomechanics}{\REFERENCE{174876}}%
\CAPTION{C}%
\KEYWORDINDEX{capsaicin}{\REFERENCE{60440}}%
\KEYWORDINDEX{clinical orthodontics}{\REFERENCE{174876}}%
\CAPTION{D}%
\CAPTION{E}%
\CAPTION{F}%
\KEYWORDINDEX{fluorine}{\REFERENCE{60398}}%
\KEYWORDINDEX{fluoroapatite}{\REFERENCE{60398}}%
\CAPTION{G}%
\KEYWORDINDEX{GABA}{\REFERENCE{60440}}%
\CAPTION{H}%
\CAPTION{I}%
\CAPTION{J}%
\CAPTION{K}%
\CAPTION{L}%
\KeywordIndex{local anesthetic}{\REFERENCE{60440}}%
\CAPTION{M}%
\KeywordIndex{menthol}{\REFERENCE{60440}}%
\CAPTION{N}%
\CAPTION{O}%
\KEYWORDINDEX{open bite}{\REFERENCE{60398}}%
\CAPTION{P}%
\CAPTION{Q}%
\KeywordIndex{QX-314}{\REFERENCE{60440}}%
\CAPTION{R}%
\CAPTION{S}%
\KEYWORDINDEX{silicon}{\REFERENCE{60398}}%
\CAPTION{T}%
\KEYWORDINDEX{temporomandibular joint}{\REFERENCE{174876}}%
\KeywordIndex{TRP channel}{\REFERENCE{60440}}%
\CAPTION{U}%
\KEYWORDINDEX{ultrasound}{\REFERENCE{174876}}%
\CAPTION{V}%
\KEYWORDINDEX{viscoelasticity}{\REFERENCE{174876}}%
\CAPTION{W}%
\CAPTION{X}%
\CAPTION{Y}%
\CAPTION{Z}%
\endinput
