\begin{PROFILE}
\HavePortraittrue%
\DEF{EID}{10639}%
\DEF{肩書}{名誉教授 (2007.4)}%
\DEF{名前}{森岡 斎}%
\DEF{名前:日}{森岡 斎}%
\DEF{名前:読}{もりおか いつき}%
\DEF{名前:英}{Morioka, Itsuki}%
\DEF{職名}{名誉教授 (2007.4)}%
\DEF{性別}{{\NONE}}%
\DEF{生年}{1941}%
\DEF{学歴}{%
	\履歴{1964.{\EdbZSp}3.}{徳島大学工学部機械工学科卒業}%
 %
	\履歴{1968.{\EdbZSp}3.}{九州大学大学院工学研究科機械工学専攻修士課程修了}%
 %
	\履歴{1971.{\EdbZSp}3.}{九州大学工学研究科機械工学専攻博士課程単位取得退学}%
 %
}%
\DEF{学位}{工学博士 (九州大学) (\DateYM{1974.{\EdbZSp}2})}%
\DEF{職歴}{%
	\履歴{1964.{\EdbZSp}4.}{徳島大学工業短期大学部助手}%
 %
	\履歴{1971.{\EdbZSp}4.}{徳島大学工学部助手}%
 %
	\履歴{1972.{\EdbZSp}4.}{徳島大学工学部講師}%
 %
	\履歴{1974.{\EdbZSp}4.}{徳島大学工学部助教授}%
 %
	\履歴{1990.{\EdbZSp}11.}{徳島大学工学部教授}%
 %
}%
\DEF{退職日}{%
2007.{\EdbZSp}3.{\EdbZSp}31 %
}%
\DEF{専門分野}{%
\BULLET{}{\bfseries 熱工学 (Thermal Engineering)} %
}%
\DEF{研究概要}{%
\BULLET{}臭化リチウム水溶液を用いた吸収冷凍機における水蒸気の吸収性能解析, 物質移動を伴う対流シミュレーション, 臭化リチウム水溶液の熱物性および状態量の整理 (\KEYWORD{吸収冷凍}, \KEYWORD{物質移動}, \KEYWORD{熱伝達}, \KEYWORD{臭化リチウム水溶液}) %
}%
\DEF{著書・論文:数}{%
\著作件数{学術論文(審査論文)}{29}\著作件数{学術論文(紀要・その他)}{8}\著作件数{国際会議}{15}\著作件数{国内講演発表}{16}\著作件数{その他・研究会}{10}\著作件数{特許}{1}}%
\DEF{著書・論文}{%
}%
\DEF{所属学会(役職):数}{5}%
\DEF{社会・学内活動等:数}{0}%
\DEF{受賞等:数}{0}%
\DEF{所属学会(役職)}{%
\BULLET{}\項目II{日本機械学会}{} %
\BULLET{}\項目II{社団法人 日本伝熱学会}{} %
\BULLET{}\項目II{日本熱物性学会}{} %
\BULLET{}\項目II{日本冷凍空調学会}{} %
\BULLET{}\項目II{日本設計工学会}{} %
}%
\DEF{社会・学内活動等}{%
{\NONE}}%
\DEF{受賞等}{{\NONE}}%
\end{PROFILE}
\endinput
