\begin{PROFILE}
\HavePortraittrue%
\DEF{所属}{\所属P{323396}{Technical Support Department 常三島技術部門 ものづくりグループ }}%
\DEF{EID}{207859}%
\DEF{肩書}{技術専門職員}%
\DEF{名前}{Minamoto, Takashi}%
\DEF{名前:日}{源 貴志}%
\DEF{名前:読}{みなもと たかし}%
\DEF{名前:英}{Minamoto, Takashi}%
\DEF{職名}{技術専門職員}%
\DEF{性別}{{\NONE}}%
\DEF{生年}{1982}%
\DEF{電話}{+81-88-656-4379}%
\DEF{電子メール}{\EdbEMAIL{minamoto@tech.tokushima-u.ac.jp}{minamoto@tech.tokushima-u.ac.jp}}%
\DEF{学歴}{%
	\履歴{2005.{\EdbZSp}3.}{徳島大学工学部建設工学科卒業}%
 %
	\履歴{2007.{\EdbZSp}3.}{徳島大学大学院工学研究科建設工学専攻博士前期課程修了}%
 %
	\履歴{2010.{\EdbZSp}3.}{徳島大学大学院先端技術科学教育部知的力学システム工学専攻博士後期課程修了}%
 %
}%
\DEF{学位}{博士(工学) (Tokushima University) (\DateYM{2010.{\EdbZSp}3})}%
\DEF{職歴}{%
	\履歴{2010.{\EdbZSp}5.}{Assistant Professor at Tokushima University, Institute of Technology and Science (-2011.4.)}%
 %
	\履歴{2013.{\EdbZSp}4.}{Technician at Tokushima University, Institute of Technology and Science (-2016.3.)}%
 %
	\履歴{2016.{\EdbZSp}4.}{Technician at Tokushima University, Graduate School of Science and Technology (-2017.3.)}%
 %
	\履歴{2017.{\EdbZSp}4.}{Technician at Tokushima University, 技術支援部常三島技術部門 (-2020.3.)}%
 %
	\履歴{2020.{\EdbZSp}4.}{Technician at Tokushima University, 技術支援部常三島技術部門}%
 %
}%
\DEF{専門分野}{%
\BULLET{}{\bfseries 土木・建築工学} %
}%
\DEF{研究概要}{%
\BULLET{} %
}%
\DEF{著書・論文:数}{%
\著作件数{Academic Paper (Judged Full Paper)}{16}\著作件数{Proceeding of International Conference}{5}\著作件数{Proceeding of Domestic Conference}{45}}%
\DEF{著書・論文}{%
}%
\DEF{所属学会(役職):数}{2}%
\DEF{社会・学内活動等:数}{0}%
\DEF{受賞等:数}{0}%
\DEF{所属学会(役職)}{%
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Civil Engineers}{} %
\BULLET{}\項目II{Japan Association for Earthquake Engineering}{ (日本地震工学会大会実行委員会委員 [\期間{2015.{\EdbZSp}11{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2017.{\EdbZSp}5}])} %
}%
\DEF{社会・学内活動等}{%
{\NONE}}%
\DEF{受賞等}{{\NONE}}%
\end{PROFILE}
\endinput
