\begin{PROFILE}
\HavePortraittrue%
\DEF{所属}{\所属P{323698}{大学院社会産業理工学研究部 理工学域 電気電子系 電気エネルギー分野 }\所属S{309344}{理工学部 理工学科 電気電子システムコース 電気エネルギー講座 }\所属S{147009}{先端技術科学教育部 システム創生工学専攻 電気電子創生工学コース 電気エネルギー講座 }\所属S{366139}{創成科学研究科 理工学専攻 電気電子システムコース(創成科学研究科) 電気エネルギー講座(創成科学研究科) }}%
\DEF{EID}{25080}%
\DEF{肩書}{教授}%
\DEF{名前}{川田 昌武}%
\DEF{名前:日}{川田 昌武}%
\DEF{名前:読}{かわだ まさたけ}%
\DEF{名前:英}{Kawada, Masatake}%
\DEF{職名}{教授}%
\DEF{性別}{{\NONE}}%
\DEF{生年}{{\NONE}}%
\DEF{電話}{{\NONE}}%
\DEF{電子メール}{{\NONE}}%
\DEF{学歴}{%
{\NONE}}%
\DEF{学位}{博士(工学)}%
\DEF{職歴}{%
	\履歴{1998.{\EdbZSp}6.}{名古屋工業大学工学部システムマネジメント工学科 助手}%
 %
	\履歴{2002.{\EdbZSp}3.}{徳島大学工学部電気電子工学科 講師}%
 %
	\履歴{2003.{\EdbZSp}11.}{徳島大学工学部電気電子工学科 助教授}%
 %
	\履歴{2005.{\EdbZSp}3.}{南カリフォルニア大学 客員}%
 %
	\履歴{2006.{\EdbZSp}4.}{徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 助教授}%
 %
	\履歴{2007.{\EdbZSp}4.}{徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 准教授}%
 %
	\履歴{2016.{\EdbZSp}4.}{徳島大学大学院理工学研究部理工学部門 教授}%
 %
	\履歴{2017.{\EdbZSp}4.}{徳島大学大学院社会産業理工学研究部 教授}%
 %
}%
\DEF{担当授業科目}{%
\BULLET{}{\bfseries プレゼンテーション技法(D)} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 技術英語入門} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 理工学特別実習} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 発変電工学} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 電力工学特論} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 電力系統工学} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 電力系統電磁環境特論} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 電気施設管理及び法規} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 電気電子システム特別研究} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 電気電子工学実験1} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 電気電子工学特別講義} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 電磁環境特論} (大学院) %
}%
\DEF{学生指導経験数}{%
11人 (学士)}%
\DEF{専門分野}{%
\BULLET{}{\bfseries 電力工学, 電力系統工学, センシング工学, 信号画像処理工学} %
}%
\DEF{研究概要}{%
\BULLET{}電磁波センシング技術及び知能型信号画像処理技術による電力機器設備診断技術の開発, 電磁波センシング技術及び知能型信号画像処理技術によるタービン発電機の診断技術(絶縁，振動，軸受)の開発, 電磁波センシング技術による超電導磁気浮上式鉄道(超電導リニア)の地上コイル診断技術の開発, 電磁波センシング技術による航空宇宙環境下における電力ケーブルの絶縁診断技術の開発 (\KEYWORD{電磁波センシング技術}, \KEYWORD{信号画像処理 (signal and image processing)}, \KEYWORD{絶縁劣化診断 (insulation diagnosis)}, \KEYWORD{計算電磁気学 (computational electromagnetics)}, \KEYWORD{電力輸送 (power delivery)}) %
}%
\DEF{著書・論文:数}{%
\著作件数{学術論文(審査論文)}{40}\著作件数{学術論文(紀要・その他)}{2}\著作件数{学術レター}{5}\著作件数{総説・解説}{1}\著作件数{国際会議}{70}\著作件数{国内講演発表}{104}\著作件数{その他・研究会}{6}\著作件数{報告書}{3}\著作件数{特許}{4}}%
\DEF{著書・論文}{%
}%
\DEF{所属学会(役職):数}{21}%
\DEF{社会・学内活動等:数}{38}%
\DEF{受賞等:数}{25}%
\DEF{所属学会(役職)}{%
\BULLET{}\項目II{電気電子工学会(IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers)}{ ( [\期間{2000.{\EdbZSp}1{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2023.{\EdbZSp}12}])} %
\BULLET{}\項目II{IEEE 四国支部}{ (学生活動委員長 [\期間{2011.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2013.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{電気学会}{ (学会活動推進委員 [\期間{2010.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2012.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{日本健康行動科学会}{ (評議員 [\期間{2002.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2006.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{電気学会・四国支部}{ (協議員 [\期間{2007.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2009.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{2011年 電気関係学会四国支部連合大会実行委員会}{ (実行委員会委員 [\期間{2011.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{電気学会}{ (平成17年(2005) 全国大会実行委員会(幹事補) [\期間{2004.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2005.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{電気学会・電力分野におけるEMC課題調査専門委員会}{ (幹事補 [\期間{2000.{\EdbZSp}6{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2002.{\EdbZSp}12}])} %
\BULLET{}\項目II{電子情報通信学会$\cdot{}$第3種ソフトプロセッシング研究専門委員会}{ (委員 [\期間{2001.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2003.{\EdbZSp}4}])} %
\BULLET{}\項目II{電気学会・電力設備の絶縁材料から見た劣化診断技術調査専門委員会}{ (委員 [\期間{2007.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2010.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{電気学会・電磁界の生体防護ガイドラインおよび適合性評価技術動向調査専門委員会}{ (委員 [\期間{2010.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2013.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{高速信号処理応用技術学会}{ (運営委員 [\期間{1998.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2002.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{2013年 電気関係学会四国支部連合大会}{ (プログラム委員会委員 [\期間{2013.{\EdbZSp}7{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{電気学会(1994.8-2013.3)}{} %
\BULLET{}\項目II{2014年 電気関係学会四国支部連合大会}{ (プログラム編集委員 [\期間{2014.{\EdbZSp}7{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{2016年 電気関係学会四国支部連合大会}{ (プログラム編集委員 [\期間{2016.{\EdbZSp}7{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{電気電子工学会 誘電・電気絶縁部門(The IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society)}{ (運営委員 (Administrative Committee): https://ieeedeis.org/about/adcom/adcom-roster/ [\期間{2020.{\EdbZSp}1{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2022.{\EdbZSp}12}])} %
\BULLET{}\項目II{電気電子工学会 電気絶縁国際会議 (The IEEE Electrical Insulation Conference), https://ieee-eic.org/eic-2021-organizing-team/}{ (電気絶縁国際会議理事会 理事 [\期間{2021.{\EdbZSp}1{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2023.{\EdbZSp}12}])} %
\BULLET{}\項目II{電気電子工学会 電気絶縁国際会議 (The IEEE Electrical Insulation Conference),https://ieee-eic.org/eic-2021-organizing-team/}{ (電気絶縁国際会議2021,組織委員会,世界東部地区委員長 [\期間{2021.{\EdbZSp}1{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}7}])} %
\BULLET{}\項目II{電気電子工学会 誘電・電気絶縁部門(The IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society)}{ (運営委員 (Administrative Committee): https://ieeedeis.org/about/adcom/adcom-roster/ [\期間{2023.{\EdbZSp}1{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2025.{\EdbZSp}12}])} %
\BULLET{}\項目II{電気電子工学会 電気絶縁国際会議 (The IEEE Electrical Insulation Conference), https://ieee-eic.org/eic-2021-organizing-team/}{ (電気絶縁国際会議理事会 理事 [\期間{2024.{\EdbZSp}1{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2026.{\EdbZSp}12}])} %
}%
\DEF{社会・学内活動等}{%
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 徳島電気技術協会}}{ (会計 [\期間{2006.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2008.{\EdbZSp}5}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 社団法人 電気協同研究会・地中送電設備の劣化診断技術とアセットマネジメント専門委員会}}{ (委員 [\期間{2008.{\EdbZSp}3{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2010.{\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 社団法人 電気協同研究会・地中送電ケーブルの保全技術専門委員会}}{ (委員 [\期間{2011.{\EdbZSp}3{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2013.{\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 大学電気工学教育研究集会}}{ (実行委員 [\期間{2004.{\EdbZSp}7}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 社団法人 電気協同研究会・CVケーブル設備の設計技術専門委員会}}{ (委員 [\期間{2014.{\EdbZSp}1{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2016.{\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 徳島電気技術協会}}{ (庶務幹事 [\期間{2016.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2018.{\EdbZSp}5}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 東京電力パワーグリッド株式会社「新座洞道火災事故検証委員会」,(https://www.tepco.co.jp/pg/company/press-information/information/2016/1334954\_8914.html)}}{ (委員 [\期間{2016.{\EdbZSp}10{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2017.{\EdbZSp}6}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 国立大学法人 総合研究大学院大学 物理科学研究科 宇宙科学専攻}}{ (博士論文審査委員 [\期間{2020.{\EdbZSp}1}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 一般社団法人 電気協同研究会・地中送電設備の保全技術高度化とアセットマネジメント専門委員会}}{ (委員 [\期間{2020.{\EdbZSp}7{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2023.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 東京電力パワーグリッド株式会社「OFケーブル保全検討会」}}{ (委員, (関連資料:https://www.occto.or.jp/iinkai/chinai\_rule/2020/files/renkeisen-chinai\_kentoukai\_12\_04.pdf) [\期間{2020.{\EdbZSp}7{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}8}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 英国・マンチェスター大学理工学部}}{ (審査委員 [\期間{2023.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{グローバル大学院工学教育プログラム運営委員}{ (\期間{2009.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2011.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{グローバル大学院工学教育プログラム部門員}{ (\期間{2009.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2011.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{米国・コロラド大学ボルダー校との学術協定に関するコーディネーター (本協定提案，推進)}{ (\期間{2010.{\EdbZSp}2{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}})} %
\BULLET{}\項目II{国際連携教育開発センター運営委員会委員}{ (\期間{2010.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2011.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{国際連携教育開発センター部門員}{ (\期間{2010.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2011.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{国際連携教育開発センター運営委員会委員}{ (\期間{2011.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2013.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{国際連携教育開発センター部門員}{ (\期間{2011.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2013.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{グローバル大学院工学教育プログラム運営委員}{ (\期間{2011.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2013.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{グローバル大学院工学教育プログラム部門員}{ (\期間{2011.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2013.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{中国・北京航空航天大学との学術協定に関するコーディネーター (本協定提案,推進)}{ (\期間{2011.{\EdbZSp}8{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2021.{\EdbZSp}8})} %
\BULLET{}\項目II{国際連携教育開発センター部門員}{ (\期間{2013.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2015.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{国際連携教育開発センター運営委員会委員}{ (\期間{2013.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2015.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{グローバル大学院工学教育プログラム運営委員}{ (\期間{2013.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2015.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{グローバル大学院工学教育プログラム部門員}{ (\期間{2013.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2015.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{グローバル大学院工学教育プログラム運営委員}{ (\期間{2015.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2018.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{国際連携教育開発センター運営委員会委員}{ (\期間{2015.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2018.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{国際連携教育開発センター部門員}{ (\期間{2015.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2018.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{グローバル大学院工学教育プログラム部門員}{ (\期間{2015.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2018.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{国際連携教育開発センター 副センター長}{ (\期間{2016.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2017.{\EdbZSp}3})} %
\BULLET{}\項目II{理工学部入学試験委員会副委員長}{ (\期間{2019.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2020.{\EdbZSp}4})} %
\BULLET{}\項目II{工学部入学試験委員会副委員長}{ (\期間{2019.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2020.{\EdbZSp}4})} %
\BULLET{}\項目II{教育部代議員会}{ (\期間{2020.{\EdbZSp}5})} %
\BULLET{}\項目II{理工学部入学試験委員会委員長}{ (\期間{2020.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2021.{\EdbZSp}4})} %
\BULLET{}\項目II{入学試験委員会委員}{ (\期間{2020.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2021.{\EdbZSp}4})} %
\BULLET{}\項目II{工学部入学試験委員会委員長}{ (\期間{2020.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2021.{\EdbZSp}4})} %
\BULLET{}\項目II{理工学部・日亜特別待遇奨学生審査委員会}{ (\期間{2020.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2021.{\EdbZSp}4})} %
\BULLET{}\項目II{理工学部広報委員会委員(理工学部入試委員長就任による)}{ (\期間{2020.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2022.{\EdbZSp}3})} %
}%
\DEF{受賞等}{\BULLET{}\年月{1995.{\EdbZSp}1.} 電気学会優秀論文発表賞 (電気学会) %
\BULLET{}\年月{2003.{\EdbZSp}9.} 電気関係学会四国支部連合大会 電気学会優秀論文発表賞(湊 雄策,M2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2005.{\EdbZSp}1.} 電気学会優秀論文発表賞 (電気学会) %
\BULLET{}\年月{2005.{\EdbZSp}9.} 電気関係学会四国支部連合大会 電気学会優秀論文発表賞(Khammanivong Somsay,M2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2006.{\EdbZSp}9.} 電気関係学会四国支部連合大会 電気学会優秀論文発表賞(福田 好輝, M2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2006.{\EdbZSp}9.} 電気関係学会四国支部連合大会 電気学会優秀論文発表賞(陳 皓,M2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2006.{\EdbZSp}9.} 電気関係学会四国支部連合大会 電気学会優秀論文発表賞(原田 優,M2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2007.{\EdbZSp}3.} 電気学会全国大会 優秀論文発表賞(樋口 佳孝, M2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2007.{\EdbZSp}9.} Presentation Award, 2007 Shikoku-Section Joint Convention Record of The Institute of Electrical and Related Engineers(Ye Tian, M2) (IEEE) %
\BULLET{}\年月{2007.{\EdbZSp}10.} 電気学会 A部門大会 優秀論文発表賞(倉石隆志, M2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2007.{\EdbZSp}11.} 徳島大学若手研究者学長表彰 (徳島大学) %
\BULLET{}\年月{2007.{\EdbZSp}11.} 2007 Japan-Korea Joint Symposium on Electrical Discharge and High Voltage Engineering(Khammanivong Somsay, D2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2008.{\EdbZSp}3.} 電気学会全国大会 優秀論文発表賞(Ye Tian, M2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2008.{\EdbZSp}9.} 2008 International Symposium on Electrical Insulating Materials(Ye Tian, D1) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2009.{\EdbZSp}3.} 第16回 源内奨励賞 (財団法人 エレキテル尾崎財団) %
\BULLET{}\年月{2009.{\EdbZSp}3.} 電気学会全国大会 優秀論文発表賞(村山哲也,M2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2009.{\EdbZSp}7.} Outstanding Engineering Award, The 2009 International Future Energy Challenge, (with Distinguished Prof.\ Frank S.\ Barnes, University of Colorado at Boulder) (IEEE Power Electronics Society) %
\BULLET{}\年月{2009.{\EdbZSp}7.} Outstanding Teamwork Award, The 2009 International Future Energy Challenge, (with Distinguished Prof.\ Frank S.\ Barnes, University of Colorado at Boulder) (IEEE Power Electronics Society) %
\BULLET{}\年月{2009.{\EdbZSp}9.} 電気関係学会四国支部連合大会 電気学会論文発表賞 (Ye Tian, D2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2009.{\EdbZSp}9.} 電気関係学会四国支部連合大会 電気学会四国支部優秀発表賞(渡辺謙太郎, M2) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2009.{\EdbZSp}9.} 電気関係学会四国支部連合大会 電気学会論文発表賞(石丸宏一,名工大) (IEEJ) %
\BULLET{}\年月{2010.{\EdbZSp}5.} Best Oral Presentation Award, 2th International On-Board Symposium (Ye Tian, D3) (University of Tokushima and Korea Maritime University) %
\BULLET{}\年月{2013.{\EdbZSp}3.} 工学部国際化貢献賞 (工学部) %
\BULLET{}\年月{2018.{\EdbZSp}3.} 工学部国際化貢献賞 (工学部) %
\BULLET{}\年月{2021.{\EdbZSp}4.} 2020年度 教養教育賞 (徳島大学大学院社会産業理工学研究部) %
}%
\end{PROFILE}
\endinput
