\begin{PROFILE}
\HavePortraittrue%
\DEF{所属}{\所属P{323691}{Graduate School of Technology, Industrial and Social Sciences Division of Science and Technology Mechanical Science Energy System }\所属S{309264}{Faculty of Science and Technology Department of Science and Technology Mechanical Science Energy System }\所属S{366132}{Graduate School of Sciences and Technology for Innovation Science and Technology Mechanical Science Energy System }\所属S{145264}{Graduate School of Advanced Technology and Science Intelligent Structures and Mechanics Systems Engineering Mechanical Engineering Mechanical Systems }}%
\DEF{EID}{292955}%
\DEF{肩書}{Professor}%
\DEF{名前}{Matsumoto, Takeshi}%
\DEF{名前:日}{松本 健志}%
\DEF{名前:読}{まつもと たけし}%
\DEF{名前:英}{Matsumoto, Takeshi}%
\DEF{職名}{Professor}%
\DEF{性別}{{\NONE}}%
\DEF{生年}{1962}%
\DEF{電話}{+81-88-656-7374}%
\DEF{電子メール}{\EdbEMAIL{t.matsumoto@tokushima-u.ac.jp}{t.matsumoto@tokushima-u.ac.jp}}%
\DEF{学歴}{%
	\履歴{1986.{\EdbZSp}3.}{名古屋大学工学部航空学科 卒業}%
 %
	\履歴{1988.{\EdbZSp}3.}{名古屋大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻 前期課程修了}%
 %
	\履歴{1991.{\EdbZSp}3.}{名古屋大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻 後期課程 単位取得退学}%
 %
}%
\DEF{学位}{博士(工学) (Nagoya University) (\DateYM{1992.{\EdbZSp}3})}%
\DEF{職歴}{%
	\履歴{1992.{\EdbZSp}4.}{川崎医療短期大学医用電子技術科・講師}%
 %
	\履歴{1998.{\EdbZSp}4.}{川崎医療短期大学臨床工学科・助教授}%
 %
	\履歴{2000.{\EdbZSp}4.}{岡山大学医学部・客員研究員 (兼任，2003.\ 3迄)}%
 %
	\履歴{2003.{\EdbZSp}4.}{大阪大学 大学院基礎工学研究科・助教授}%
 %
	\履歴{2003.{\EdbZSp}4.}{川崎医療短期大学臨床工学科・非常勤講師 (兼任，2007.\ 3迄)}%
 %
	\履歴{2007.{\EdbZSp}4.}{大阪大学 大学院基礎工学研究科・准教授}%
 %
	\履歴{2008.{\EdbZSp}4.}{川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科・非常勤講師 (兼任，2009.\ 3迄)}%
 %
	\履歴{2015.{\EdbZSp}4.}{徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部・教授}%
 %
	\履歴{2015.{\EdbZSp}5.}{大阪大学 大学院基礎工学研究科・招聘教授 (兼任，2017.\ 3迄)}%
 %
	\履歴{2016.{\EdbZSp}4.}{徳島大学大学院 理工学研究部 機械科学系・教授}%
 %
}%
\DEF{担当授業科目}{%
\BULLET{}{\bfseries オリエンテーション1年} (Bachelor Course) %
\BULLET{}{\bfseries オリエンテーション3年} (Bachelor Course) %
\BULLET{}{\bfseries Biomechanical Design} (Graduate School) %
\BULLET{}{\bfseries Biomechanics} (Bachelor Course) %
\BULLET{}{\bfseries Special Lecture on Biomechanics} (Graduate School) %
\BULLET{}{\bfseries Presentation Method (D)} (Graduate School) %
\BULLET{}{\bfseries Technical English Fundamentals 1} (Bachelor Course) %
\BULLET{}{\bfseries Technical English Fundamentals 2} (Bachelor Course) %
\BULLET{}{\bfseries Fluid Dynamics 1} (Bachelor Course) %
}%
\DEF{学生指導経験数}{%
20 students (bachelor), 21 students (master), 1students (doctor)}%
\DEF{専門分野}{%
\BULLET{}{\bfseries Biomedical Engineering} %
}%
\DEF{研究概要}{%
\BULLET{}Biomedical engineering approach to understanding bone/microcirculation-related disorders %
}%
\DEF{著書・論文:数}{%
\著作件数{Book}{6}\著作件数{Academic Paper (Judged Full Paper)}{21}\著作件数{Review, Commentary}{2}\著作件数{Proceeding of International Conference}{17}\著作件数{Proceeding of Domestic Conference}{40}\著作件数{Et cetera, Workshop}{1}\著作件数{Report}{3}}%
\DEF{著書・論文}{%
}%
\DEF{所属学会(役職):数}{40}%
\DEF{社会・学内活動等:数}{16}%
\DEF{受賞等:数}{4}%
\DEF{所属学会(役職)}{%
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (Local Committee Member of Second Joint Japan-U.S.A.\ Conference on Adaptive Structures [\期間{1991.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}11}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (Secretary General of First Asian Pacific Conference on Biomechanics [\期間{2003.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2004.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (第22回バイオエンジニアリング講演会・学術委員 [\期間{2009.{\EdbZSp}10{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2010.{\EdbZSp}1}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (第24回バイオエンジニアリング講演会・実行委員 [\期間{2011.{\EdbZSp}6{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2012.{\EdbZSp}1}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (日本機械学会論文集・学会誌校閲委員 [\期間{1997.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}1998.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (論文集・学会誌校閲委員 [\期間{2003.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2013.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (JBSE編集委員会委員 [\期間{2007.{\EdbZSp}1{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2012.{\EdbZSp}12}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (論文集・学会誌校閲委員 [\期間{1997.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}1998.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (第37回日本エム・イー学会大会・実行委員 [\期間{1997.{\EdbZSp}10{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}1998.{\EdbZSp}5}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (第14回日本エム・イー学会秋季大会・実行委員 [\期間{2000.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}10}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (第119回バイオメカニクス研究会・オーガナイザー [\期間{2007.{\EdbZSp}6{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}10}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (第47回日本生体医工学会大会・プログラム委員 [\期間{2007.{\EdbZSp}10{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2008.{\EdbZSp}5}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (生体医工学シンポジウム2008・実行委員/編集委員 [\期間{2008.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (第133回バイオメカニクス研究会・オーガナイザー [\期間{2009.{\EdbZSp}9{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}12}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (生体医工学シンポジウム2009・プログラム委員/編集委員/選奨委員 [\期間{2009.{\EdbZSp}3{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (生体医工学シンポジウム2010・プログラム委員/選奨委員 [\期間{2010.{\EdbZSp}3{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (生体医工学シンポジウム2011・プログラム委員 [\期間{2011.{\EdbZSp}3{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (生体医工学シンポジウム2012・プログラム委員/編集委員 [\期間{2012.{\EdbZSp}3{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (生体医工学シンポジウム2013・プログラム委員/編集委員 [\期間{2013.{\EdbZSp}3{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (生体医工学シンポジウム2014・プログラム委員/編集委員 [\期間{2014.{\EdbZSp}3{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (中国四国支部書記 [\期間{1992.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2003.{\EdbZSp}4}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (生活生命支援医療福祉工学系学会連合大会2010・実行委員 [\期間{2010.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{日本微小循環学会}{ (第26回日本微小循環学会総会・プログラム委員 [\期間{2000.{\EdbZSp}9{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2001.{\EdbZSp}2}])} %
\BULLET{}\項目II{日本バイオレオロジー学会}{ (第23回日本バイオレオロジー学会・プログラム委員長 [\期間{1999.{\EdbZSp}7{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2000.{\EdbZSp}1}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (BME編集委員 [\期間{2000.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2004.{\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (BME編集副委員長 [\期間{2004.{\EdbZSp}10{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2005.{\EdbZSp}4}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (生体医工学編集副委員長 [\期間{2005.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2016.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (新技術開発賞選定委員会委員 [\期間{2006.{\EdbZSp}10{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2009.{\EdbZSp}4}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (バイオメカニクス研究会・関西地区幹事 [\期間{2007.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2009.{\EdbZSp}4}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (研究奨励賞選定委員会委員 [\期間{2010.{\EdbZSp}10{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2012.{\EdbZSp}4}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (Editorial Board Member of Advanced Biomedical Engineering [\期間{2012.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2016.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (代議員 [\期間{2013.{\EdbZSp}7{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (第6区代表会員 [\期間{2016.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2017.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (生体医工学シンポジウム2015・プログラム委員/編集委員 [\期間{2015.{\EdbZSp}3{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (バイオエンジニアリング部門・運営委員 [\期間{2016.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2018.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (生体医工学編集委員 [\期間{2016.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2018.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (バイオエンジニアリング部門・バイオフロンティア講演会・実行委員長 [\期間{2017.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2018.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (第6区代表会員 [\期間{2019.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2021.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Mechanical Engineers}{ (バイオエンジニアリング部門・代議員 [\期間{2018.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2019.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering}{ (生体医工学シンポジウム2019・プログラム委員長 [\期間{2019.{\EdbZSp}3{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}9}])} %
}%
\DEF{社会・学内活動等}{%
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 岡山県医用工学関連応用研究事業}}{ (推進委員 [\期間{1999.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2001.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 高輝度光科学研究センター}}{ (外来研究委員 [\期間{1999.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2002.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 高輝度光科学研究センター}}{ (血管造影ワーキンググループ委員 [\期間{2000.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2002.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 独立行政法人日本学術振興会}}{ (科学研究費委員会専門委員 [\期間{2005.{\EdbZSp}12{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2007.{\EdbZSp}11}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 独立行政法人日本学術振興会}}{ (科学研究費委員会専門委員 [\期間{2010.{\EdbZSp}12{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2012.{\EdbZSp}11}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 高輝度光科学研究センター}}{ (利用研究課題審査委員 [\期間{2007.{\EdbZSp}6{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2013.{\EdbZSp}1}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 高輝度光科学研究センター}}{ (成果審査委員会・査読員 [\期間{2011.{\EdbZSp}12{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 高輝度光科学研究センター}}{ (利用研究課題審査委員会・L3小分科会委員 [\期間{2013.{\EdbZSp}6{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2015.{\EdbZSp}1}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 高輝度光科学研究センター}}{ (利用研究課題審査委員 [\期間{2015.{\EdbZSp}6{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2017.{\EdbZSp}1}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries Canadian Light Source}}{ (Peer Reviewer of Research Proposals [\期間{2012.{\EdbZSp}3{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries Georgia National Science foundation}}{ (International Evaluator of State Science Grants Competition 2009 [\期間{2009.{\EdbZSp}10{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}12}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries Human Frontier Science Program Organization}}{ (External Reviewer of 2016 Research Grant Awards [\期間{2015.{\EdbZSp}10{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2016.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 高輝度光科学研究センター}}{ (利用研究課題審査委員会・L3小分科会主査 [\期間{2017.{\EdbZSp}6{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2019.{\EdbZSp}1}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 独立行政法人日本学術振興会}}{ (科学研究費委員会専門委員 [\期間{2016.{\EdbZSp}12{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2017.{\EdbZSp}11}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 高輝度光科学研究センター}}{ (利用研究課題審査委員 [\期間{2019.{\EdbZSp}6{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2021.{\EdbZSp}1}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 独立行政法人日本学術振興会}}{ (科学研究費委員会専門委員 [\期間{2021.{\EdbZSp}6{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}11}])} %
}%
\DEF{受賞等}{\BULLET{}\年月{1992.{\EdbZSp}7.} 瀬口賞 (Japan Society of Mechanical Engineers) %
\BULLET{}\年月{1995.{\EdbZSp}5.} 科学新聞賞・研究奨励賞および松尾賞 (Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering) %
\BULLET{}\年月{1996.{\EdbZSp}10.} Sagawa Young Investigator Competition Second Place Prize (Cardiovascular Systems Dynamics Society) %
\BULLET{}\年月{2009.{\EdbZSp}9.} 生体医工学シンポジウム・ベスト リサーチアワード (Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering) %
}%
\end{PROFILE}
\endinput
