\begin{PROFILE}
\HavePortraittrue%
\DEF{所属}{\所属P{293302}{大学院医歯薬学研究部 歯学域 口腔科学部門 口腔保健学系 口腔保健支援学 }\所属S{157170}{歯学部 口腔保健学科 口腔保健支援学講座 }\所属S{398207}{研究クラスター群 研究クラスター群 (登録) 2203014 AIを活用した食事摂取量自動判定による栄養管理システムの構築 }\所属S{218261}{口腔科学研究科 口腔保健学専攻 }\所属S{152660}{病院 診療科 歯科 むし歯科(第一保存科) }}%
\DEF{EID}{60420}%
\DEF{肩書}{教授}%
\DEF{名前}{尾崎 和美}%
\DEF{名前:日}{尾崎 和美}%
\DEF{名前:読}{おざき かずみ}%
\DEF{名前:英}{Ozaki, Kazumi}%
\DEF{職名}{教授}%
\DEF{性別}{{\NONE}}%
\DEF{生年}{1964}%
\DEF{電話}{088-633-9309}%
\DEF{電子メール}{\EdbEMAIL{ozaki@tokushima-u.ac.jp}{ozaki@tokushima-u.ac.jp}}%
\DEF{学歴}{%
	\履歴{1989.{\EdbZSp}3.}{徳島大学歯学部歯学科卒業}%
 %
}%
\DEF{学位}{博士(歯学) (徳島大学) (\DateYM{1995.{\EdbZSp}6})}%
\DEF{職歴}{%
	\履歴{1989.{\EdbZSp}6.}{徳島大学助手，歯学部}%
 %
	\履歴{2000.{\EdbZSp}6.}{徳島大学講師，歯学部附属病院}%
 %
	\履歴{2007.{\EdbZSp}4.}{徳島大学教授，歯学部}%
 %
	\履歴{2008.{\EdbZSp}4.}{徳島大学教授，大学院ヘルスバイオサイエンス研究部}%
 %
	\履歴{2015.{\EdbZSp}4.}{徳島大学教授，大学院医歯薬学研究部口腔保健支援学分野}%
 %
}%
\DEF{担当授業科目}{%
\BULLET{}{\bfseries チーム歯科医療学} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries チーム歯科医療学(3年生Manaba用)} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 保存系歯科学} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 保存系歯科学(3年生Manaba用)} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 卒業研究} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 卒業研究(4年生)} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 口腔保健学特論} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 口腔保健学臨床系課題実習} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 口腔保健学課題研究演習} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 口腔保健支援学特別演習} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 口腔保健支援学特別研究} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 口腔保健栄養福祉学特論} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 口腔健康管理学特論} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 口腔生理学} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 口腔疾患予防学実習} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 早期臨床実習} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 歯科放射線学} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 歯科衛生士概論} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 歯科衛生学臨床系基礎実習{I}} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 歯科衛生学臨床系基礎実習{II}} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 歯科診療補助論} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 歯科診療補助論(3年生Manaba用)} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 発達系歯科学} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 解剖学} (学部) %
\BULLET{}{\bfseries 高齢者・障害者口腔機能管理学} (大学院) %
\BULLET{}{\bfseries 高齢者・障害者口腔機能管理学演習} (大学院) %
}%
\DEF{学生指導経験数}{%
5人 (修士), 3人 (博士)}%
\DEF{専門分野}{%
\BULLET{}{\bfseries 保存修復学 (Operative Dentistry), 歯周治療学 (Periodontology)} %
}%
\DEF{研究概要}{%
\BULLET{}象牙質齲蝕の発症機構に関する研究 (\KEYWORD{Streptococcus mutans}, \KEYWORD{齲蝕原性}, \KEYWORD{菌体内多糖}) %
}%
\DEF{著書・論文:数}{%
\著作件数{著書}{10}\著作件数{学術論文(審査論文)}{93}\著作件数{総説・解説}{8}\著作件数{国際会議}{25}\著作件数{国内講演発表}{206}\著作件数{その他・研究会}{7}\著作件数{報告書}{19}}%
\DEF{著書・論文}{%
}%
\DEF{所属学会(役職):数}{7}%
\DEF{社会・学内活動等:数}{7}%
\DEF{受賞等:数}{8}%
\DEF{所属学会(役職)}{%
\BULLET{}\項目II{日本歯科保存学会}{ (評議員[平成13年$\sim{}$現在])} %
\BULLET{}\項目II{日本歯科保存学会}{ (認定衛生士審査委員会委員 [\期間{2020.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2023.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{日本歯周病学会}{ (評議員[平成22年$\sim{}$現在])} %
\BULLET{}\項目II{四国歯学会}{} %
\BULLET{}\項目II{国際歯科研究学会}{} %
\BULLET{}\項目II{日本免疫学会}{} %
\BULLET{}\項目II{日本歯科医学教育学会}{} %
}%
\DEF{社会・学内活動等}{%
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 徳大広報編集専門委員会}}{ (副委員長 [\期間{2008.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2009.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 徳大広報編集専門委員会}}{ (委員長 [\期間{2009.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2010.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 四国歯学会}}{ (編集委員 [\期間{2010.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2012.{\EdbZSp}4}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 入学試験委員会}}{ (委員 [\期間{2010.{\EdbZSp}5{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2018.{\EdbZSp}4}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 特定非営利活動法人日本歯科保存学会}}{ (評議員 [\期間{2007.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2019.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 特定非営利活動法人日本歯周病学会}}{ (評議員 [\期間{2010.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2019.{\EdbZSp}3}])} %
\BULLET{}\項目II{{\bfseries 特定非営利活動法人日本歯周病学会}}{ (理事 [\期間{2017.{\EdbZSp}4{\EdbZSp}$\sim${\EdbZSp}2019.{\EdbZSp}3}])} %
}%
\DEF{受賞等}{\BULLET{}\年月{1989.{\EdbZSp}1.} 三木康楽賞 (財団法人康楽会) %
\BULLET{}\年月{1996.{\EdbZSp}12.} 若野洋一歯科臨床医学奨励賞 %
\BULLET{}\年月{2001.{\EdbZSp}5.} デンツプライ賞 (日本歯科保存学会) %
\BULLET{}\年月{2010.{\EdbZSp}1.} 三木康楽賞 (財団法人康楽会) %
\BULLET{}\年月{2015.{\EdbZSp}10.} 日本学術振興会科学研究費審査員賞受賞 (独立行政法人日本学術振興会) %
\BULLET{}\年月{2020.{\EdbZSp}1.} 令和元年度e-とくしま推進財団表彰 (公益財団法人e-とくしま推進財団) %
\BULLET{}\年月{2020.{\EdbZSp}1.} 令和元年度 徳島県地域情報化表彰(徳島県) (徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健支援学分野) %
\BULLET{}\年月{2020.{\EdbZSp}2.} 徳島大学大学院医歯薬学研究部長表彰 (徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔保健支援学分野) %
}%
\end{PROFILE}
\endinput
